ggs61-3n

Tabelle xyreh_256 für schnelle Berechnung inverser Daten xyinh256

Tabelle xreh_yred_256, reale Daten hex (h, 0:255) für Ausgabelinearisierung, gamma=1,500

Tabellen xreh_yreh_009, xred_yred_009, reale Daten hex (h, 0:255) und dezimal (d, 0:1,000)