fgl81-3N-030-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

N 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 W

N 0,00

0,25

0,50

0,75

W 1,00 w*’output w’*output

w*input

Fü linearisierte Ausgabe der 16 Graustufen von Bild A7-030-2 ’* (Strich-Stern)-Koordinaten um die linearisierte Ausgabe mit realer Display- Reflexion im Büroraum zu erreichen; hellere (positive P) Ausgabe w’*_{output} = [w*_{input}] 1.00

*’ (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer Dsplay-Reflexion im Büroraum; dunklere (negative N) Ausgabe w*’_{output} = [w*_{input}] 1.00