fga90-6N

relative Empfindlichkeiten visuelle Prozesse:

0

5

10

0,3 1,0 2,1 a = x / y

0 ... 10

T P M_D ( = Deuteranop) M-

M-

LP ( = Protanop)

L- L-

Schwellen