egj70-7a

logY Y

log[(ΔY/Y) / (ΔY/Y)_u] Y_{CIELAB}-Empfindlichkeit normiert für [ΔY/Y]_{u,CIELAB}

N-Schwelle

Y_u=18log[(dY/Y)/(dY/Y)_u]=0, m_u=,Y_u=18, dY_u=0,83, dY_u/Y_u=0,045

Anwendungsbereich