ega00-2n, CEA10-2N

Beobachtungen von aneinandergrenzenden Graus

Beobachtungen von separaten Graus

1A R=Reflexion

R_U=0,18

R; R+ΔR

2A Y=Normfarbwert

Y_U=18

Y; Y+ΔY

3A L=Leuchtdichte

L_U=28 cd/m^2

L; L+ΔL

1B R=Reflexion

R_U=0,18

R; R+ΔR

2B Y=Normfarbwert

Y_U=18

Y; Y+ΔY

3B L=Leuchtdichte

L_U=28 cd/m^2

L; L+ΔL