DEP11-5A

OSA System, Y_W=100 D-series, 10-degree, klaus.richter@mac.com chromaticity diagram (a3_{,10}, b3_{,10})

-0,8 0,0 0,8 1,6 0,0

-0,8

-1,6 a_{3,10}=(x_{10}-0,171)/y_{10} b_{3,10}=-0,40z_{10}/y_{10}

1 25