WE811-6, Change of PDT (LMS) in volour vision; Adaptation

Adaptation: λ_{RG}=575 Adaptation: λBJ=475

Threshold: t_s=0.007 log[P_aD_aT_aU_aN_aW_a]-logN_a logN_a = 0,5 [logT_a+logU_a] logW_a = 0,5 [logN_a+logU_a] logP_a = log P_o - 0.05 logD_a = log D_o + 0.12 logT_a = log T_o - 0.25

|logP_a-logD_a| logU_a-logT_a