3-003030-L0 MF980-3N

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 y

x CIE 1931

Munsell V=2,5,8 C=4, 8, ... o muestras Munsell

400 475

500

525 550 575 600 625 700 500c 525c 550c

5R 5Y 5G

5PB CIE09

CIE10 CIE11

CIE12