VG291-8N

CIE-Normfarbwert logY von Ostwald-Farben (o) von maximalem Buntwert C_{AB}; CIE Normlichtart D65; Y_u=18

h_{AB} logY

logY_u Grau log(5Y_u)

log(0,18Y_o)

log(0,1Y_u) Schwarz logY_o

Bereich des Weber-Fechner-Gesetzes

weisser Bereich, dY/Y=const, siehe CIE R1-57