VE291-8N

CIE tristimulus value logY of Ostwald colours (o) of maximum chromatic value C_{AB}; CIE standard illuminant D65; Y_u=18

h_{AB} logY

logY_u Grey log(5Y_u)

log(0,18Y_o)

log(0,1Y_u) Black logY_o

Range of Weber-Fechner law

white area, dY/Y=const, see CIE R1-57