UE680-8A_1

log [(ΔY/Y) / (ΔYu/Yu)] CIE tristimulus value, relative contrast adaptation time tp>=25s

CIEDE2000 Power Cor. CIEDE2000 CIELAB

Lu=Lg

[cd/m2]

Yu=18

L*u=50 60

x=logY u=logYu

m=0

m=-1/3