TE921-1, Picture B4W-: 16 equidistant steps rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

TE921-3, Picture B5W-: Sript and Landolt-rings PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor

TE920-5, Picture B2W-: radial gratings PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor TE921-5, Picture B6W-: Landolt-rings W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor

TE920-7, Picture B3W-: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color TE921-7, Picture B7W-: Landolt-rings W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor