OG690-70-000-0Seite 1/3

OG691-1, Bild D4W-L-000-0: 16 gleichabständige Stufen PS: ->rgb_e setrgbcolor

OG691-3, Bild D5W-000-0: Schrift und Landoltringe PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor

OG690-5, Bild D2W-000-0: Radialgitter PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor OG691-5, Bild D6W-L-000-0: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor

OG690-7, Bild D3W-000-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor OG691-7, Bild D7W-L-000-0: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor