OE690-70-000-0Page 1/3

OE691-1, Picture D4W-L-000-0: 16 equidistant steps PS: ->rgb_e setrgbcolor

OE691-3, Picture D5W-000-0: Script and Landolt-rings PS operator ->rgb_e setrgbcolor

OE690-5, Picture D2W-000-0: Radial gratings PS operator ->rgb_e setrgbcolor OE691-5, Picture D6W-L-000-0: Landolt-rings W-Re; W-Ge; PS operator ->rgb_e setrgbcolor

OE690-7, Picture D3W-000-0: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps; PS operator ->rgb_e setrgbcolor OE691-7, Picture D7W-L-000-0: Landolt-rings W-Be; W-N; PS operator ->rgb_e setrgbcolor