OE58/OE58D0NA.PS /P.PDF, Page 1/8, FF_LM: rgb->rgbd; 1MR, DH

CY8 (288:1): gP=1; gN=1 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OE58/OE58D2P0.PS /.TXT

OE58/OE58D0NA.PS /P.PDF, Page 2/8, FF_LM: rgb->rgbd; 1MR, DH

CY7 (144:1): gP=0.92; gN=1

OE58/OE58D0NA.PS /P.PDF, Page 3/8, FF_LM: rgb->rgbd; 1MR, DH

CY6 (72:1): gP=0.85; gN=1

OE58/OE58D0NA.PS /P.PDF, Page 4/8, FF_LM: rgb->rgbd; 1MR, DH

CY5 (36:1): gP=0.77; gN=1

OE58/OE58D0NA.PS /P.PDF, Page 5/8, FF_LM: rgb->rgbd; 1MR, DH

CY4 (18:1): gP=0.7; gN=1

OE58/OE58D0NA.PS /P.PDF, Page 6/8, FF_LM: rgb->rgbd; 1MR, DH

CY3 (9:1): gP=0.62; gN=1

OE58/OE58D0NA.PS /P.PDF, Page 7/8, FF_LM: rgb->rgbd; 1MR, DH

CY2 (4,5:1): gP=0.54; gN=1

OE58/OE58D0NA.PS /P.PDF, Page 8/8, FF_LM: rgb->rgbd; 1MR, DH

CY1 (2,25:1): gP=0.47; gN=1