4-003030-L0 MI490-7N

Colori elementari di Miescher y colori intermedi R_{e,M} MIE 20 Y_{e,M} MIE 02 G_{e,M} MIE 08 B_{e,M} MIE 14

Dati CIE dei colori elementari di massima (m) C_{AB} sotto illuminante C00 nel diagramma di cromaticità (x, y)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0

0,2

0,4

0,6

0,8 y

x CIE 1931 400 475

500

525 550 575

600 625 700 500c,E 525c,E 550c,E