0-003030-L0 MG510-3N, B2_30

Prinzip Spektrales Farbmischgerät Xenonlampe Prisma Spektrum & Maske

Schirm optische Infeld- Mischung weißer Umfeldstrahl

Sehsituation

2 1 1: Farbmuster CIE Nr. 9 2: optisch gemischtes Farbmuster