-8 -6 -4 -2 -8 -6 -4 -2

-8 -6 -4 -2 -8 -6 -4 -2

Prüfvorlage Nr. 5 für Farbkopierer, Vorschlag für ISO 15775/ed-2; Differenzen zwischen D65 und D50

Offset-CIELAB-Differenzen DL*, Da*, Db* der ISO-Prüfvorlage AG49 nach ISO 9241-306 http://color.li.tu-berlin.de/DGE9/DGE9L0N1.TXT /.PS

Siehe ähnliche Dateien: http://color.li.tu-berlin.de/DGE9/DGE9.HTM

Technische Information: http://color.li.tu-berlin.de/ oder http://farbe.li.tu-berlin.de/

TUB-Identifikation: 20210515-G05

TUB-Referenzmaterial: Code=rha4ra-G05

Ähnliche Dateien für Displayausgabe: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html