3-003110-L0 cmyn6

AS490-71 Parte del graphico de prueba AS49 con 1080 colores; escales de colores de 9 o 16 pasos; los datos en la columna (b-n): rgb

Acuerdo con los colores elementales Comentarios: Esta prueba utiliza los colores chromáticos de 9 pasos Rojo Re y Verde Ge son definidos por los criterios visuales: ni amarillento no azulado. Amarillo Ye y Azul Be son definidos por los criterios visuales: ni rojizo ni verdoso.

Es el color en la posición (b,18) el color elemental Azul Be? Si/No Solo en casa de "No": El color en la posición aparece: rojizo/verdoso

Resultdo: De los 4 colores elementales ...... son aceptables como colores elementales.

Discriminability del 9 y 16 colores acromáticos Discriminability del 9 colores acromáticos (filas 01 a 09, columna de la k a la n) Sont los 9 pasos discriminable? Si/No Si No: ?Quántos pasos discriminable? de los 9 grises ...... son distinguibles. Discriminability del 16 colores acromáticos (filas 10 a 27, columna de la k a la n) Sont los 16 pasos discriminable? Si/No Si No: ?Quántos pasos discriminable? de los 16 grises ...... son distinguibles. Los artefactos, por favor especifique si está visible: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Commentarios acerca de la creació y la contenido de los archivos PDF: A veces "Suaviyado de colores" est una configuration predeterminada. En esta caso los 9 pasos a menudo no son visibles y pueden ser contanos como un paso. A veces "la optimización de PDF para la web" est una configuration predeterminada. Por ejemplo, esta opción puede reduci el 1080 colores en una página de 256 colores.