AS010-3, Fig. A1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: www setrgbcolor rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z

10 20 30

rejillas radial (Siemens estrellas) N-W

10 20 30

rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

10 20 30

rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

10 20 30