AI191-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor

AI191-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli PS operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor

AI190-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali PS operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor AI191-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt W-Rd; W-Gd; PS operator:rgb->rgb_{dd} setrgbcolor

AI190-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor AI191-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt W-Bd; W-N; PS operator:rgb->rgb_{dd} setrgbcolor