AGE41-1N, Eingabedatei: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGE4/AGE40-1N.EPS, 1MR, Gamma gP=1,000, CYP8=CYN8

AGE41-1, Bild B4Wdd: 16 gleichabständige Stufen rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor

AGE41-3, Bild B5Wdd: Schrift und Landoltringe PS-Operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor

AGE40-5, Bild B2Wdd: Radialgitter PS-Operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor AGE41-5, Bild B6Wdd: Landoltringe W-Cd; W-Md; PS-Operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor

AGE40-7, Bild B3Wdd: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor AGE41-7, Bild B7Wdd: Landoltringe W-Yd; W-N; PS-Operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor