0-003110-L0 cmyn6

AG560-71 Teil von Prüfvorlage AG56 mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (b-n): rgb

Übereinstimmung mit Elementarfarben Anmerkungen: Dieser Test benutzt viele Farbskalen von 9 Stufen Rot Re und Grün Ge sind durch visuelle Kriterien definiert: weder gelblich noch bläulich. Gelb Ye und Blau Be sind durch visuelle Kriterien definiert: weder rötlich noch grünlich.

Ist die Farbe an der Position (b,18) die Elementarfarbe Blau Be? Ja/Nein Nur bei "Nein": Die Farbe an dieser Position erscheint: rötlich/grünlich

Ergebnis: Von den 4 Elementarfarben (z. B. 3) sind .... als Elementarfarben akzeptierbar.

Unterscheidbarkeit von 9 und 16 Graustufen Unterscheidbarkeit von 9 Graustufen (Reihen 01 bis 09, Spalten k bis n) Sind die 9 Stufen unterscheidbar? Ja/Nein Wenn Nein: Wieviele sind unterscheidbar? von 9 Graus sind ...... unterscheidbar. Unterscheidbarkeit von 16 Graustufen (Reihen 10 bis 27, Spalten k bis n) Sind die 16 Stufen unterscheidbar? Ja/Nein Wenn Nein: Wieviele sind unterscheidbar? von 16 Graus sind ...... unterscheidbar. Besonderheiten, bitte beschreiben falls sichtbar: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Bemerkungen zur Erzeugung und dem Inhalt der PDF-Dateien: Manchmal ist "Farbglättung" die Voreinstellung. In diesem Fall sind 9 Stufen oft nicht sichtbar und können als eine Stufe gezählt werden. Manchmal ist "Optimierung der PDF-Ausgabe für das Web" die Voreinstellung. Zum Beispiel kann die Voreinstellung die 1080 Farben auf einer Seite auf 256 reduzieren.