2-003110-L0 cmyn6

AF460-71 La partie de graphique AF46 de test avec 1080 couleurs; paliers de 9 ou 16 couleurs; les données de la colonne (b-n): rgb

Accord avec les couleurs élemenentaires Remarques: Ce test utilese les couleur chromatique de 9 paliers Rouge Re et Vert Ge sont définis par les critères visuels: ni jaunâtre ni bleuâtre. Jaune Ye et Bleu Be sont définis par les critères visuels: ni rougeâtre ni verdâtre.

Est la couleur à la position (b,18) la couleur elementaire Bleu Be? Qui/Non Seulement en cas de "No": La couleur à la position apparaít: rougeâtre/verdâtre

Résultat: De 4 couleurs elementaires sont ...... acceptable comme couleurs elementaires.

Discriminability des 9 et 16 couleurs achromatiques Discriminability des 9 couleurs achromatiques (lines 01 à 09, colonnes k à n) Sont les 9 paliers discriminable? Qui/Non If Non: Combien sont discriminable? des 9 couleurs gris ...... peut être distingué. Discriminability des 16 couleurs achromatiques (lines 10 à 27, colonnes k à n) Sont les 16 paliers discriminable? Qui/Non If Non: Combien sont discriminable? des 16 couleurs gris ...... peut être distingué. Artefacts, veuillez spécifier si visible: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Remarques sur la création et le contenu des fichier PDF: Parfois "lissage des couleurs" est un paramètre par défaut. Dans ce cas, 9 paliers sont souvent pas visible ey peut être considérée comme un palier. Somtimes "optimisation de la sortie PDF pour le web" est un paramètre par défaut. Par exemple ce paramètre peut réduire le 1080 couleurs sur une page à 256 couleurs.