AF000-3, Fig. A1Wdd: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : nnn0 setcmykcolor étoile de Siemens N-Z

10 20 30

étoile de Siemens N-W

10 20 30

étoile de Siemens W-N

10 20 30

étoile de Siemens W-Z

10 20 30