YG600-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabendaten des Farbenraums ORS18 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums ORS18, Seite 1/32

Workflow-Wahlen für Farbmuster:

1. keine Farbänderung 2. Buntton-Änderung 3. Buntheits-Änderung