YG030-7, Farb-Management-Workflow: Gerätefarbdaten von 8 Grundfarben und sechs Bunttönen in CIELAB für System: ORS18, Seite 1/24

Adaptierte CIELAB-Daten für sechs Bunttonwinkel; Daten LAB*aLCH*a, LAB*aLAB*a adaptiertes CIELAB ( a*a, b*a)-Diagramm System: D:2006110112000a

a*a

b*a

Relative CIELAB-Daten für sechs Bunttonwinkel; Daten lab*lch*, lab*lab*, LAB*aH*a relatives CIELAB ( a*r, b*r)-Diagramm System: D:2006110112000a

a*r b*r