YE030-7, Colour Management Workflow: Device Colour Data of 8 basic colours and six hues in CIELAB for system: ORS18, page 1/24 adapted CIELAB data for six hue angles; data LAB*aLCH*a, LAB*aLAB*a adapted CIELAB ( a*a, b*a) chroma diagram System: D:2006110112000a

a*a

b*a

relative CIELAB data for six hue angles; data lab*lch*, lab*lab*, LAB*aH*a relative CIELAB ( a*r, b*r) chroma diagram System: D:2006110112000a

a*r b*r