XE450-7

λd /nm λc /nm

Adaptation: λRG=600 Adaptation: λJB=600 ts=0.007 log [PaDaTaUoNoWaHa] logN_o = 0,5 [logT_a+logU_o] logW_a = 0,5 [logN_o+logU_o] logPa = log Po - 0.16 logD_a = log D_o + 0.22 logT_a = log T_o + 49.61

525 475 575